<script>
	export default {
		onLaunch: function() {
			console.log('App Launch')
			const updateManager = uni.getUpdateManager();
			updateManager.onCheckForUpdate(function(res) {
				console.log(res.hasUpdate)
				if (res.hasUpdate) {
					updateManager.onUpdateReady(function() {
						uni.showModal({
							title: "更新提示",
							content: "新版本已经准备好，是否重启应用？",
							success(res) {
								if (res.confirm) {
									// 新的版本已经下载好，调用 applyUpdate 应用新版本并重启  
									updateManager.applyUpdate();
								}
							}
						});
					});
					updateManager.onUpdateFailed(function() {
						// 新的版本下载失败  
						uni.showModal({
							title: "已经有新版本了哟~",
							content: "新版本已经上线啦~，请您删除当前小程序，重新搜索打开哟~"
						});
					});
				}
			});

			updateManager.onUpdateFailed(function(res) {
				// 新的版本下载失败  
			});
		},
		onShow: function() {
			console.log('App Show')
		},
		onHide: function() {
			console.log('App Hide')
		}
	}
</script>

<style lang="scss">
	/*每个页面公共css */
	@import "uview-ui/index.scss";

	page {
		background-color: #F4F5F9;
	}
</style>
